\startcomponent ma-cb-zh-alignments

\product ma-cb-zh

\chapter{對齊元素}

\index{對齊}

\Command{\tex{setupalign}}
\Command{\tex{setup tolerance}}
\Command{\tex{rightaligned}}
\Command{\tex{leftlines}}
\Command{\tex{midaligned}}

水平和豎直方向的對齊可以用下列命令來設置：

\shortsetup{setupalign}

單一的行可以用下列命令來對齊：

\starttyping
\rightaligned{}
\leftaligned{}
\midaligned{}
\stoptyping

\startbuffer
\leftaligned  {苟余心其端直兮，雖僻遠之何傷。}
\midaligned   {吾不能變心而從俗兮，固將愁苦而終窮。}
\rightaligned {余將董道而不豫兮，固將重昏而終身！}
\stopbuffer

\typebuffer

編譯之後的結果如下：

\getbuffer

段落的對齊通過以下命令實現：

\shortsetup{startalignment}

對於對齊，你可以指定容許量以及方向（豎直方向或者水平方向）。通常容許量是%
\type{verystrict}。而對於縱欄，你可以指定為 \type{verytolerant}。
本文檔的容許量為：

\starttyping
\setuptolerance[horizontal,verystrict]
\stoptyping

\stopcomponent
